 Object = AutoRegistration
   Group = Algorithm
     Name         = MaximumCorrelation
     Tolerance    = 0.7

     # Valid gradient value is Sobel.
     # Gradient = Sobel
   EndGroup
 
   Group = PatternChip
     Samples = 15 
     Lines   = 15 
   EndGroup
 
   Group = SearchChip
     Samples = 30 
     Lines   = 30 
   EndGroup
 EndObject


