 Object = AutoRegistration
   Group = Algorithm
     Name                       = AdaptiveGruen
     Tolerance                  = 99.0
     MaximumIterations          = 25
     AffineTolerance            = 8.0
     SpiceTolerance             = 20.0
     AffineTranslationTolerance = 0.1
     AffineScaleTolerance       = 0.3
     AffineShearTolerance       = 0.3

#    RadioShiftTolerance         = 256
#    RadioGainMinTolerance       = -0.75
#    RadioGainMaxTolerance       = 3.0
#    DefaultRadioShift           = 0.0
#    DefaultRadioGain            = 0.0
   EndGroup
 
   Group = PatternChip
     Samples = 19 
     Lines   = 19
   EndGroup
 
   Group = SearchChip
     Samples = 31 
     Lines   = 31 
   EndGroup
 EndObject
End
