 Object = AutoRegistration
   Group = Algorithm
     Name      = MaximumCorrelation
     Tolerance = 0.7

     # Valid gradient value is Sobel.
     # Gradient = Sobel
   EndGroup
 
   Group = PatternChip
     Samples = 9
     Lines   = 9
     MinimumZScore = .5
   EndGroup
 
   Group = SearchChip
     Samples = 21
     Lines = 21
   EndGroup
 EndObject


